Title: Pruebas de conectividad de cables de red
Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado > Section: Unidad V: ANSI/TIA/EIA-568

Ya sea instalando un nuevo cable o reparando un cable anterior, la comprobación de cableado de redes Ethernet tiene un papel importante en el proceso. Las comprobaciones comunes para cableado de datos de comunicación incluyen longitud, mapa de cableado, atenuación, NEXT, resistencia al bucle CC, y pérdida de retorno.

Al desarrollarse las redes, lo hacen también las infraestructuras de cableado, para poder darles soporte. Continuamente se desarrollan nuevos estándares de cableado de redes con el fin de proporcionar directrices a los profesionales del cableado sobre la instalación, la comprobación, la resolución de problemas y la certificación, tanto de cobre como de redes de cable de fibra óptica. Ya sea 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T, hay requisitos específicos y posibles trampas al implementar estas tecnologías. Con la introducción de 10GBASE-T, llega a ser aún más esencial estar al tanto de los últimos progresos en el cableado Ethernet y la comprobación de este.

La comprobación de cableado de redes proporciona un nivel de garantía que los enlaces de cableado instalados proporcionan la capacidad deseada para admitir la comunicación de datos deseada por los usuarios.

Ya sea instalando un nuevo cable o reparando un cable anterior, la comprobación de cableado de redes Ethernet tiene un papel importante en el proceso. Las comprobaciones comunes para cableado de datos de comunicación incluyen longitud, mapa de cableado, atenuación, NEXT, resistencia al bucle CC, y pérdida de retorno.

Al desarrollarse las redes, lo hacen también las infraestructuras de cableado, para poder darles soporte. Continuamente se desarrollan nuevos estándares de cableado de redes con el fin de proporcionar directrices a los profesionales del cableado sobre la instalación, la comprobación, la resolución de problemas y la certificación, tanto de cobre como de redes de cable de fibra óptica. Ya sea 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T, hay requisitos específicos y posibles trampas al implementar estas tecnologías. Con la introducción de 10GBASE-T, llega a ser aún más esencial estar al tanto de los últimos progresos en el cableado Ethernet y la comprobación de este.

La comprobación de cableado de redes proporciona un nivel de garantía que los enlaces de cableado instalados proporcionan la capacidad deseada para admitir la comunicación de datos deseada por los usuarios.

Actividad:
1. Debe verificar el cable de red directo hecho anteriormente conectandolo a la roseta Jack RJ45 que se encuentra en la pared, con la finalidad de poder obtener una dirección IP dentro del sistema operativo que este utilizando. Desde el CMD debe hacer ping a fimaz.uas.edu.mx
2. Debe verificar el cable de red cruzado hecho anteriormente conectandolo en su PC y la PC de al lado, en donde debera configurar en ambas PCs una dirección IP de manera estática dentro del sistema operativo que este utilizando. Desde el CMD debe hacer ping a direccón IP de la PC de su compañero.

📹 Entrega de Actividad en Video - Publicación en YouTube

Instrucciones:

Para esta actividad, deberás realizar un video explicativo donde muestres el desarrollo completo de la práctica asignada. El video debe incluir:

- Introducción personal (nombre completo y grupo).
- Explicación clara y ordenada de los pasos realizados.
- Resultados obtenidos.
- Reflexión final sobre lo aprendido.

Requisitos de entrega:

1. Publica el video en tu canal personal de YouTube.
2. Asegúrate de que el video esté en modo público o no listado (no privado).
3. Copia el enlace directo al video y pégalo en el campo de entrega de esta actividad en Moodle.
4. El título del video debe incluir tu nombre y el nombre de la actividad (por ejemplo: "Juan Pérez - Pruebas de conectividad de cables de red").

Criterios de evaluación:

- Claridad en la explicación.
- Cumplimiento de los pasos solicitados.
- Calidad del video (audio, imagen, edición básica).
- Reflexión final.