Title: Preguntas y Ejercicios
Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado > Section: Unidad V: ANSI/TIA/EIA-568

1. Explique el concepto de “ACR” en los cables UTP, y su relación con el “ancho de banda” del cable.
2. Explique los conceptos de “NEXT”, “FEXT”, “PSNEXT” y “PSFEXT” en los cables UTP, y su relación con el “ancho de banda” del cable.
3. Detalle y explique las características fundamentales de los componentes funcionales que se definen en las recomendaciones ANSI/TIA/EIA-568 y ANSI/TIA/EIA-569.
4. Describa las diferencias principales que existen entre los cableados de categoría 5e, 6 y 6a.
5. Explique la utilidad de los “Puntos de Consolidación” y los “MUTOA” en los cableados estructurados.
6. Un fabricante ofrece un cable UTP de 2 pares. ¿Es admitido este tipo de cables para algún tipo de cableado en sistemas de cableado estructurado?
7. Explique en que consiste la “Certificación” de un sistema de cableado estructurado.
8. Un instalador le propone armar “patchcords” en campo, para un sistema de cableado categoría 6, para la interconexión en los Racks de la sala de telecomunicaciones. Le asegura que utilizará cable UTP y conectores RJ45 de categoría 6. ¿Le parece ésta una práctica apropiada? Justifique la respuesta.
9. Una empresa le solicita realizar la “Certificación” de un sistema de cableado estructurado. Revisando los ensayos realizados, ve que en todos los casos se han cumplido los requerimientos de atenuación, NEXT, FEXT y ACR. Sin embargo, varias áreas de trabajo se encuentran a más 100 m de las salas de telecomunicaciones desde dónde son atendidas. En todos los casos, los PCs o teléfonos conectados al cableado funcionan correctamente (incluso en los lugares más alejados). ¿Certificaría en estas condiciones esta instalación? Justifique la respuesta.

Formato del documento:

- Tipografía: Arial, 12 puntos.
- Márgenes: 3 cm izquierda y derecha, 2.5 cm superior e inferior.
- Interlineado: 1.5
- Páginas: