Title: Test de Conectividad Ethernet y PoE
Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado > Section: VI: Gestión de proyectos de cableado estructurado

Ethernet (pronunciación en inglés: /ˈiːθə˞nɛt/) es un estándar de redes de área local para computadoras, por sus siglas en español Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD). Su nombre procede del concepto físico de éter (ether, en inglés). Ethernet define las características de cableado y señalización; de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma zona.

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de red (switch, punto de acceso, router, teléfono o cámara IP, etc) usando el mismo cable que se utiliza para la conexión de red. Elimina la necesidad de utilizar tomas de corriente en las ubicaciones del dispositivo alimentado y permite una aplicación más sencilla de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para garantizar un funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Ventajas

- PoE es una fuente de alimentación inteligente: Los dispositivos se pueden apagar o reiniciar desde un lugar remoto usando los protocolos existentes, como el Protocolo simple de administración de redes (SNMP, Simple Network Management Protocol).
- PoE simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para los sistemas: la centralización de la alimentación a través de concentradores (hubs) PoE significa que los sistemas basados en PoE se pueden enchufar al Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) central, que ya se emplea en la mayor parte de las redes informáticas formadas por más de uno o dos PC, y en caso de corte de electricidad, podrá seguir funcionando sin problemas.
- Los dispositivos se instalan fácilmente allí donde pueda colocarse un cable LAN, y no existen las limitaciones debidas a la proximidad de una base de alimentación (dependiendo la longitud del cable se deberá utilizar una fuente de alimentación de mayor voltaje debido a la caída del mismo, a mayor longitud mayor caída del voltaje.
- Un único cable para conectar el dispositivo a la red y suministrarle alimentación, lo que simplifica la instalación y ahorra espacio.
- La instalación no supone gasto de tiempo ni de dinero ya que no es necesario realizar un nuevo cableado.
- PoE es una fuente de alimentación inteligente, solo va a enviar el voltaje necesario para un dispositivo, por eso no hay riesgos a sus cámaras de vigilancia o puntos de acceso.
- No se debe exceder una distancia mayor a 80 metros desde el switch de comunicación por puerto PoE hasta la cámara IP (Potencia menor a 15.4W)

Desventajas

- Ausencia de estándares tecnológicos para la interoperabilidad de equipos.
- Dificulta enormemente cortar o destrozar el cableado, ya que generalmente el cableado se encuentra unido a bandejas en los huecos del techo o detrás de conductos de plástico de muy difícil acceso.
- Alimentación insuficiente, dispositivo accionado no puede arrancar: 802.3af PoE estándar máxima potencia de salida está por debajo de 15.4W, esto es suficiente para proporcionar fuente de alimentación para la mayoría de cámaras IP. Sin embargo, esta potencia no es suficiente para los dispositivos de consumo de alta potencia como cámara de red PTZ.
- Riesgo centralizado: Generalmente, un PoE switch conecta con múltiples cámaras IP, si el conmutador de Red PoE encuentra problemas, todas las cámaras IP dejarán de funcionar.
- Alto costo de equipo y mantenimiento: En comparación con otros métodos de abastecimiento de la energía, tecnología PoE aumenta la carga de trabajo de mantenimiento, al considerar la seguridad y la estabilidad, fuente de alimentación separada es el mejor.

Actividad: Basandonos en la actividad Instalacion de 2 cajas de red y tubería , en equipo debe de conectar 1 Switch y un Inyector PoE en la caja que se ubica en la parte superior de la instalación y en las cajas que están en la parte inferior debe conectar un Access Point PoE (este Access Point debe difundir una red WiFi de nombre LISI13 Contraseña: lisi13@@11) una Laptop conectada por ethernet y una Laptop conectada por WiFi, en donde debe de probar la conectividad de la red de esos dispositivos en todos los nodos de red.

📹 Entrega de Actividad en Video - Publicación en YouTube

Instrucciones:

Para esta actividad, deberás realizar un video explicativo donde muestres el desarrollo completo de la práctica asignada. El video debe incluir:

- Introducción personal (nombre completo y grupo).
- Explicación clara y ordenada de los pasos realizados.
- Resultados obtenidos.
- Reflexión final sobre lo aprendido.

Requisitos de entrega:

1. Publica el video en tu canal personal de YouTube.
2. Asegúrate de que el video esté en modo público o no listado (no privado).
3. Copia el enlace directo al video y pégalo en el campo de entrega de esta actividad en Moodle.
4. El título del video debe incluir tu nombre y el nombre de la actividad (por ejemplo: "Juan Pérez - Test de Conectividad Ethernet y PoE").

Criterios de evaluación:

- Claridad en la explicación.
- Cumplimiento de los pasos solicitados.
- Calidad del video (audio, imagen, edición básica).
- Reflexión final.