Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado

Maestro: M.C. José David Santana Alaniz

Correo: dsantana@uas.edu.mx

Pagina web personal: https://dsantana.uas.edu.mx

Periodo: del 25 de agosto al 19 de diciembre de 2025.

Sesiones: Martes de 18:00 a 20:00 hrs.

El cableado estructurado es un sistema de cableado estandarizado diseñado para manejar todos los sistemas de telecomunicaciones de una infraestructura de manera integrada y flexible. Es una solución organizada que permite la transmisión de datos, voz, video, y señales de red dentro de un edificio o campus.

Algunos conceptos clave en redes y cableado estructurado incluyen:

Componentes del Cableado Estructurado:

1. Cableado Horizontal: Este es el cableado que conecta las estaciones de trabajo a las salas de telecomunicaciones. Generalmente utiliza cables UTP (Unshielded Twisted Pair) de categoría 5e, 6, o superiores, dependiendo de la velocidad de transmisión que se requiera.
2. Cableado Backbone: También conocido como cableado vertical, interconecta los cuartos de telecomunicaciones y equipo a lo largo de un edificio o entre edificios.
3. Paneles de Parcheo: Estos son puntos de terminación para cables horizontales o backbone, permitiendo conexiones flexibles y manejables.
4. Gabinetes y Racks: Sirven para montar los equipos de red y telecomunicaciones, como routers, switches, y paneles de parcheo.
5. Bandejas y Canalizaciones: Se utilizan para guiar y proteger los cables a lo largo de su recorrido, asegurando una instalación limpia y segura.

Normativas:

- TIA/EIA-568: Esta es la norma internacional que regula el diseño, instalación y prueba de sistemas de cableado estructurado. Define las características de rendimiento y las distancias máximas para diferentes tipos de cableado.

Tipos de Redes:

1. Redes LAN (Local Area Network): Se trata de redes locales, generalmente limitadas a un edificio o campus.
2. Redes WAN (Wide Area Network): Conectan múltiples LAN a través de grandes distancias.
3. Redes MAN (Metropolitan Area Network): Cubren un área geográfica más extensa que una LAN pero más pequeña que una WAN, como una ciudad.

Tipos de Cables:

1. UTP (Unshielded Twisted Pair): El más común para redes LAN debido a su facilidad de instalación y costo reducido.
2. STP (Shielded Twisted Pair): Similar al UTP, pero con una capa adicional de blindaje para proteger contra interferencias electromagnéticas.
3. Fibra Óptica: Utilizada para largas distancias o cuando se requiere alta velocidad, como en el backbone.

Herramientas Básicas para el Instalador:

1. Crimpadoras: Para terminar conectores en cables UTP.
2. Probadores de Cables: Para verificar la continuidad y el mapeo correcto de los cables.
3. Pelacables y Cortacables: Para preparar los cables antes de terminarlos.

🎯 Objetivo General

Formar al estudiante en los fundamentos teóricos y prácticos del diseño, instalación, configuración y evaluación de redes de computadoras, aplicando normas internacionales de cableado estructurado, tecnologías de comunicación y protocolos de red, con el fin de garantizar infraestructuras eficientes, seguras y funcionales.

✅ Objetivos Específicos

1. Comprender la importancia de las redes de computadoras, sus componentes, dispositivos y medios de transmisión, así como su clasificación y topologías.
2. Analizar el modelo de referencia OSI y el conjunto de protocolos TCP/IP, identificando las funciones de cada capa y los esquemas de direccionamiento IPv4 e IPv6.
3. Estudiar las tecnologías de red Ethernet, sus estándares, estructura de tramas, métodos de acceso al medio y protocolos de reenvío.
4. Aplicar normas de cableado estructurado como TIA/EIA 568, 569, 570, 606 y 607, reconociendo los organismos reguladores y los tipos de cableado utilizados.
5. Ejecutar instalaciones de cableado horizontal y vertical, utilizando herramientas especializadas y realizando pruebas de desempeño y certificación.
6. Gestionar proyectos de cableado estructurado, planificando recursos, tiempos y actividades, y documentando adecuadamente el proceso de instalación.