Title: Instalacion de 2 cajas de red y tubería
Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado > Section: VI: Gestión de proyectos de cableado estructurado

Actividad: Instalacion de 2 Cajas de Red y Tubería

Trabajo en equipo

Material necesario:
- 2 Cajas de pared
- 2 Placas de pared de 4 o 2 puertos
- 4 Jacks RJ45
- 4 Plugs RJ45
- 1 Codo de 1 pulgada
- 2 Tramos de tubo de pvc de 1 pulgada
- 1 Caja de regsitro 13-19
- 1 Tapadera de registro
- 1 Conector de 1 pulgada
- 1 Cinta aislante
- 1 Mini arco para segueta de plastico
- 1 Probador de cables UTP
- 20 metros de cable UTP Cat5E o Cat6
- 1 Pinzas de impacto
- 1 Pinzas pelacables
- 1 Pinzas ponchadoras de plugs RJ45
- 1 Pinzas de corte diagonal
- 1 Juego de desarmadores de cruz y pala

📹 Entrega de Actividad en Video - Publicación en YouTube

Instrucciones:

Para esta actividad, deberás realizar un video explicativo donde muestres el desarrollo completo de la práctica asignada. El video debe incluir:

- Introducción personal (nombre completo y grupo).
- Explicación clara y ordenada de los pasos realizados.
- Resultados obtenidos.
- Reflexión final sobre lo aprendido.

Requisitos de entrega:

1. Publica el video en tu canal personal de YouTube.
2. Asegúrate de que el video esté en modo público o no listado (no privado).
3. Copia el enlace directo al video y pégalo en el campo de entrega de esta actividad en Moodle.
4. El título del video debe incluir tu nombre y el nombre de la actividad (por ejemplo: "Juan Pérez - Hacer nuestro propio cable de red directo").

Criterios de evaluación:

- Claridad en la explicación.
- Cumplimiento de los pasos solicitados.
- Calidad del video (audio, imagen, edición básica).
- Reflexión final.