Title: Rubrica
Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado

📊 Rúbrica de Evaluación – Redes y Cableado Estructurado

Criterio | Excelente (10) | Bueno (8-9) | Satisfactorio (6-7) | Insuficiente (0-5) | Peso (%)
Conocimiento teórico | Demuestra dominio completo de los conceptos clave, con explicaciones claras y precisas. | Conoce los conceptos, aunque con algunas imprecisiones menores. | Conoce los conceptos básicos, pero con errores o falta de profundidad. | Presenta confusión o desconocimiento de los conceptos fundamentales. | 25%
Aplicación práctica | Realiza correctamente prácticas de configuración, cableado y pruebas, siguiendo normas y estándares. | Realiza prácticas con pequeños errores que no afectan el resultado final. | Realiza prácticas con errores que requieren corrección significativa. | No logra completar las prácticas o presenta errores graves. | 25%
Trabajo en equipo y colaboración | Participa activamente, colabora y aporta al grupo de forma significativa. | Colabora con el grupo, aunque con participación moderada. | Participa de forma limitada o pasiva. | No colabora o genera conflictos en el grupo. | 10%
Proyecto final / Integrador | Presenta un proyecto completo, bien documentado, funcional y alineado con los objetivos del curso. | Proyecto funcional con documentación aceptable y algunos detalles por mejorar. | Proyecto incompleto o con errores importantes. | Proyecto no entregado o sin relación con los objetivos del curso. | 30%
Presentación y comunicación | Expone con claridad, seguridad y dominio del tema, usando recursos adecuados. | Expone con claridad, aunque con algunos problemas de expresión o uso de recursos. | Expone con dificultad o falta de preparación. | No realiza la presentación o es incoherente. | 10%

Asistencias Sincrónicas: | 10
Participación: | 10
Foros: | 5
Tareas: | 10
Practicas en Equipo: | 15
Examen: | 20
Proyecto Final: | 30
Total | 100