Title: Proyecto Final
Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado

Tomando en cuenta que el concepto de cableado estructurado es tender cables de señal en un edificio de manera tal que cualquier servicio de voz, datos, vídeo, audio, tráfico de Internet, seguridad, control y monitoreo esté disponible desde y hacia cualquier roseta de conexión del edificio. Esto es posible distribuyendo cada servicio a través del edificio por medio de un cableado estructurado estándar con cables de cobre o fibra óptica. Esta infraestructura es diseñada, o estructurada para maximizar la velocidad, eficiencia y seguridad de la red. Ninguna inversión en tecnología dura más que el sistema de cableado, que es la base sobre la cual las demás tecnologías operarán.

🎯 Objetivo General – Proyecto Final

Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el curso para diseñar, instalar y evaluar una red de cableado estructurado funcional, aplicando normas técnicas, herramientas especializadas y criterios de calidad en un entorno simulado o real.

✅ Objetivo Específico

Desarrollar un proyecto completo de cableado estructurado que incluya la planificación del diseño, la instalación física de la red, la organización de los componentes, la realización de pruebas de desempeño y la documentación técnica, demostrando dominio de los estándares TIA/EIA y habilidades en gestión de proyectos.