Title: Foro 4 - TIA-607 Tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios comerciales
Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado > Section: Unidad IV: TIA-607

En base a lo leído en los temas y lo visto en los videos de esta unidad, realice  un debate en como seria la instalación de un sistema de tierra para un SITE de telecomunicaciones. Nota: agregar un diagrama del diseño a a debatir.

Temas:

- TIA-6O7 Tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios comerciales
- Requerimientos de puesta y conexiones a tierra para telecomunicaciones: Norma ANSI/TIA/EIA 607Página
- Puesta a tierra

Videos:

- Barra de Tierras (TGB) para un SITE de Telecomunicaciones
- Diferencias entre las diferentes tecnologías de sistemas de Tierra Física