Title: 1.3. Ejercicios
Course: 2025 - LISIV - Física > Section: Introducción a la física

Convertir las siguientes unidades, teniendo en cuenta los prefijos del Sistema Internacional (SI):

- 3 Ts a Ms.
- 6 cm a dm.
- 8 dm a mm.
- 4 g a hg.
- 5.3 ks a s.
- 7 kg a Mg.
- 3.5 dg a g.
- 275 dag a cg.
- 5 ms a ns.
- 90.5 m a km.

Resolver en tu cuaderno, tomar foto de los ejercicios y subirlos para su evaluación.
Documento valido en jpg.