Title: 2.1.1. Ejercicios 02.
Course: 2025 - LISIV - Física > Section: Estática y Dinámica

1.- ¿Cuál es la masa del cuerpo que se mantiene en reposo, considerando que la Tensión de la cuerda "A" es de 8 Newton y la Tensión de la cuerda "B" es de 10 Newton?

Nota: Presenta el Diagrama de Cuerpo Libre.

Resolver en tu cuaderno, tomar foto del ejercicio y subirlo para su evaluación.