Title: Calculadoras Resistencias para Leds
Course: 2025 - LISI - Fundamentos de Electricidad y Electronica 1-3 > Section: Electronica

Les adjunto en el presente documento los hipervínculos a distintas calculadoras para determinar el valor de resistencias que se deben utilizar para conectar en serie para el correcto y seguro funcionamiento de Leds.

- Tabla con los voltajes de operación de los leds mas comunes
- Calculadora de resistencia para leds en serie
Les arroja el valor de la resistencia comercial que encontraran en la realidad.
- Calculadora para un solo led
Les arroja el valor exacto de la resistencia solamente.