Title: UNIDAD IV - CAPA FÍSICA
Course: 2025 - LISI - Diseño e Instalacion de Redes 1-1 y 1-2

La capa física del modelo OSI se encuentra en la parte inferior de la pila. Forma parte de la capa Acceso a red del modelo TCP/IP. Sin la capa física, no tendría una red. Este módulo explica, en detalle, las tres formas de conectarse a la capa física. ¡Las actividades y laboratorios de Packet Tracer le darán la confianza que necesita para cablear su propia red! ¡Vamos a estar ocupados!

OBJETIVO:
Explique la forma en que los protocolos, servicios y medios de red de capa física admiten comunicaciones a través de las redes de datos.

Actividad de Laboratorio - Armado de un cable cruzado Ethernet.