Title: Actividad 04 - Diseño y Análisis de la Capa Física de una Red
Course: 2025 - LISI - Diseño e Instalacion de Redes 1-1 y 1-2 > Section: UNIDAD IV - CAPA FÍSICA

📌 Descripción de la Actividad:
En esta actividad, los estudiantes diseñarán una topología física de red para una empresa ficticia, considerando la infraestructura cableada e inalámbrica. Aplicarán los conceptos de la Capa Física del modelo OSI, seleccionando los medios de transmisión, dispositivos intermediarios y finales más adecuados.

📍 Objetivo de aprendizaje:

- Identificar los elementos de la Capa Física en una infraestructura de red.
- Diseñar una topología física eficiente para una empresa.
- Justificar la elección de medios de transmisión y dispositivos de red.

📝 Instrucciones

📌 1️⃣ Escenario

Tu empresa, TechSolutions, está trasladando sus oficinas a un nuevo edificio. Como ingeniero de redes, tu tarea es diseñar la infraestructura física de red asegurando conectividad óptima para todos los departamentos.

El edificio cuenta con tres pisos, cada uno con diferentes necesidades de red:

Piso | Área | Dispositivos
1° Piso | Recepción y Área Administrativa | 4 PC, 2 impresoras, 1 switch de 24 puertos
2° Piso | Desarrollo y Soporte Técnico | 10 PC, 2 impresoras, 2 switches de 24 puertos
3° Piso | Sala de Reuniones y Dirección | 4 PC, 1 impresora, 1 switch de 16 puertos

🔹 Todos los empleados usan computadoras de escritorio (conexión por cable).
🔹 Se requiere cobertura Wi-Fi en todas las áreas para visitantes y dispositivos móviles.
🔹 El servidor principal y el router de salida deben estar en un cuarto de telecomunicaciones seguro.

📌 2️⃣ Diseño de la Red

Usa Cisco Packet Tracer (o cualquier otra herramienta de simulación de redes) para diseñar la topología física del edificio. Considera lo siguiente:

✅ Distribución del cableado: Define si usarás UTP (Cat5e, Cat6), fibra óptica o conexiones inalámbricas en cada área.
✅ Cantidad y ubicación de switches, routers y puntos de acceso Wi-Fi.
✅ Conexión del servidor principal y su acceso desde los distintos pisos.
✅ Ubicación del cuarto de telecomunicaciones (Main Distribution Frame, MDF).
✅ Redundancia y seguridad en la capa física para evitar fallas por cortes de conexión.

📌 3️⃣ Informe Técnico

Redacta un informe en PDF o Word con:

📍 1. Esquema de la topología

- Inserta una captura de pantalla de Packet Tracer con la distribución de dispositivos.
- Explica la conexión entre los diferentes pisos y áreas.

📍 2. Justificación de decisiones técnicas

- ¿Por qué elegiste un tipo de cableado en cada zona?
- ¿Por qué ubicaste los switches y puntos de acceso en esos lugares?
- ¿Cómo garantizaste una conectividad eficiente y segura?

📍 3. Reflexión final
Responde:
1️⃣ ¿Cómo influye la Capa Física en el rendimiento de la red?
2️⃣ ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los medios de transmisión utilizados?
3️⃣ ¿Cómo podrías mejorar la infraestructura si tuvieras mayor presupuesto?

📤 Entrega

🔹 Formato: Documento en PDF