Title: Actividad de Plataforma - Configuracion de ACL
Course: 2025 - LISI - Diseño e Instalación de Redes 1-3 > Section: UNIDAD VII - LISTAS DE CONTROL DE ACCESO

Entrar a la pagina de netacad.

Leer del punto 7.1.4.1 al 7.2.1.4.

Realizar las actividad 7.2.1.5, entregar en formato PDF.