Title: Actividad: Crea tu Propio Test de Usuario: Funcionalidad, UX y UI
Course: 2025 - LISI - Diseño de Interfaces de Usuarios 2-3 > Section: Unidad 3

Actividad: Crea tu Propio Test de Usuario: Funcionalidad, UX y UI.

Objetivo: los estudiantes investiguen y formulen 5 preguntas clave para evaluar cada uno de los tres aspectos de un prototipo:

- Funcionalidad o Usabilidad

- Experiencia de Usuario (UX)

- Interfaz de Usuario (UI)

Instrucciones:



1. Investigación:
Cada equipo (o estudiante individual) debe investigar:
¿Qué aspectos deben evaluarse en la funcionalidad de un sistema?
¿Qué preguntas ayudan a evaluar la experiencia del usuario (UX)?
¿Qué preguntas permiten analizar el diseño visual y la interfaz (UI)?



2. Formulación de preguntas:
Formular 5 preguntas clave para Funcionalidad/Usabilidad.
Formular 5 preguntas clave para UX.
Formular 5 preguntas clave para UI.
(En total: 15 preguntas por equipo).



3. Entrega:
Entregar un documento PDF donde agrupen sus preguntas por categoría.
Opcional: Justificar brevemente por qué consideran importante cada pregunta.




Ejemplo:

Ejemplo guía (no copiar, solo para inspirarlos):


🔹 Funcionalidad/Usabilidad:
¿Pudiste completar la tarea sin ayuda?
¿El sistema respondió rápido a tus acciones?

🔹 UX (Experiencia de Usuario):
¿Te sentiste cómodo navegando en la app?
¿Hubo momentos en los que te sentiste perdido?

🔹 UI (Interfaz visual):
¿Te parecieron agradables los colores y tipografías?
¿Los íconos e imágenes ayudaron a entender mejor las funciones?