Title: Actividad 7 Diseño de Interfaz
Course: 2025 - LISI - Diseño de Interfaces de Usuario 2-1 > Section: Unidad 2 Interfaz de Usuario (UI)

Realizar de manera individual, el diseño de una interfaz gráfica que permita realizar la recepción en consulta de una mascota enferma en una veterinaria.
Debe de contener 12 elementos mínimo en pantalla de interfaz.
cuidar la prioridad de los mismos.

formato DOCX

Realizar de manera individual, el diseño de una interfaz gráfica que permita realizar la recepción en consulta de una mascota enferma en una veterinaria.
Debe de contener 12 elementos mínimo en pantalla de interfaz.
cuidar la prioridad de los mismos.

formato DOCX