Title: Unidad 2 - Actividad 7 - Uso de PHPMyAdmin
Course: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo > Section: Unidad II. Modelo de Referencia OSI y Protocolos

De acuerdo con lo visto en la lectura  Uso de PHPMyadmin usted debe de realizar una conexión en PHPMyAdmin hacia el servidor 148.227.227.4/phpmyadmin con el usuario alumno y contraseña alumno. Debe tomar pantallas de todo lo que necesita para la realización de esta conexión, hacer mención del puerto y protocolo de comunicaciones utilizado.