Course: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo

Redes y Cableado Estructurado

Maestro: M.C. José David Santana Alaniz

Correo: dsantana@uas.edu.mx

Pagina web personal: https://dsantana.uas.edu.mx

Periodo: del 26 de agosto al 20 de diciembre de 2024.

Sesiones: Lunes a viernes de 12:10 a 13:00 hrs.

El cableado estructurado es un sistema de cableado estandarizado diseñado para manejar todos los sistemas de telecomunicaciones de una infraestructura de manera integrada y flexible. Es una solución organizada que permite la transmisión de datos, voz, video, y señales de red dentro de un edificio o campus.

Algunos conceptos clave en redes y cableado estructurado incluyen:

Componentes del Cableado Estructurado:

1. Cableado Horizontal: Este es el cableado que conecta las estaciones de trabajo a las salas de telecomunicaciones. Generalmente utiliza cables UTP (Unshielded Twisted Pair) de categoría 5e, 6, o superiores, dependiendo de la velocidad de transmisión que se requiera.
2. Cableado Backbone: También conocido como cableado vertical, interconecta los cuartos de telecomunicaciones y equipo a lo largo de un edificio o entre edificios.
3. Paneles de Parcheo: Estos son puntos de terminación para cables horizontales o backbone, permitiendo conexiones flexibles y manejables.
4. Gabinetes y Racks: Sirven para montar los equipos de red y telecomunicaciones, como routers, switches, y paneles de parcheo.
5. Bandejas y Canalizaciones: Se utilizan para guiar y proteger los cables a lo largo de su recorrido, asegurando una instalación limpia y segura.

Normativas:

- TIA/EIA-568: Esta es la norma internacional que regula el diseño, instalación y prueba de sistemas de cableado estructurado. Define las características de rendimiento y las distancias máximas para diferentes tipos de cableado.

Tipos de Redes:

1. Redes LAN (Local Area Network): Se trata de redes locales, generalmente limitadas a un edificio o campus.
2. Redes WAN (Wide Area Network): Conectan múltiples LAN a través de grandes distancias.
3. Redes MAN (Metropolitan Area Network): Cubren un área geográfica más extensa que una LAN pero más pequeña que una WAN, como una ciudad.

Tipos de Cables:

1. UTP (Unshielded Twisted Pair): El más común para redes LAN debido a su facilidad de instalación y costo reducido.
2. STP (Shielded Twisted Pair): Similar al UTP, pero con una capa adicional de blindaje para proteger contra interferencias electromagnéticas.
3. Fibra Óptica: Utilizada para largas distancias o cuando se requiere alta velocidad, como en el backbone.

Herramientas Básicas para el Instalador:

1. Crimpadoras: Para terminar conectores en cables UTP.
2. Probadores de Cables: Para verificar la continuidad y el mapeo correcto de los cables.
3. Pelacables y Cortacables: Para preparar los cables antes de terminarlos.