Title: Cuantificacion de Materiales
Course: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo > Section: VI: Gestión de proyectos de cableado estructurado

Tomando en cuenta que Microsoft Project  es una herramienta de Software que apoya los procesos de gestión de proyectos de manera colaborativa. Mediante el uso de esta herramienta puedes generar, por ejemplo, un diagrama de Gantt que te permite visualizar las actividades en forma de barras en un periodo de tiempo determinado, pudiendo plasmar las necesidades de tu cliente y del proyecto en la programación, tales como horas hombre, duración, costos, entregables, actividades, recursos, calendarios, etc.

Instrucciones: de manera individual usted debe realizar un proyecto típico Microsoft Project donde cuantificara todos los materiales necesarios para la realizacion de la instalacion del Sistema de Cableado Estructurado:

1. Costos - Formato de entrega: Microsoft Project, aqui debera realizar la contabilización de todo el recurso material y humano utilizado. Este debera ser lo realcionado al proyecto Diseño de un Laboratorio de Computo de la UAS.

Configuraciones Extras: Dias por semana = 6, Horas por Semana = 48, Dias por Mes = 24. Definir los horarios laborables de lunes a viernes de 9 am a 1 pm y de 4 pm a 8 pm, los sabados de 9 am a 1 pm.

Ejemplo:

Video:

https://youtu.be/gk8ewwuQ_nQ

https://youtu.be/7CMeC0Bi1Nc

Formato de entrega: Dentro de un archivo .zip cargar el archivo de Microsoft Project.

Nota: a pesar de que el proyecto Diseño de un Laboratorio de Computo de la UAS es en equipo, este deberá ser entregado de manera individual, porque se evaluaran las diferentes opiniones en relación al diseño y cuantificación de lo que se necesita para una instalación de un Sistema de Cableado Estructurado. Mientras mas extenso y detallado sea el proyecto será mejor la calificación a obtener.