Title: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo

Contraseñas:

LISI 1-1: Fimaz202511@

LISI 1-2: Fimaz202512@

Section 1
  Redes y Cableado Estructurado Maestro: M.C. Jos...
  Asistencia - Redes y Cableado Estructurado
  Rubrica
  Programa de la materia
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Encuesta de Evaluación Inicial
  Encuesta de Evaluación Final
  Etiqueta
  Área de texto y medios
  Material Individual
  Formato Tareas
  Área de texto y medios
  Microsoft Office, Project y Visio x64.iso
  Microsoft Office, Project y Visio x86.iso
  SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_Spanish_MLF_X20-42781
  Área de texto y medios
  Bibliografía
  Avisos
Unidad I. Introducción a las Redes De Computadoras
  Etiqueta
  1.1 Importancia de las redes
  1.2 Componentes de una red
  1.3 Dispositivos y Medios de transmisión
  1.3.1 Como configurar una dirección ip estática en la PC
  1.3.2 Búsqueda de dirección MAC
  1.4 Clasificación de las redes y topologías de redes
  1.5 Protocolos de comunicación
  ¿Qué tipos de redes informáticas existen?
  Tecnología de redes
  Etiqueta
  Unidad 1 - Actividad 1: Dibuje su concepto actual de Internet
  Unidad 1 - Actividad 2: Investigue las oportunidades de trabajo en TI y redes
  Unidad 1 - Actividad 3: diseño de un sistema de comunicaciones
  Unidad 1 - Actividad 4: Investigación de estándares de redes
  Etiqueta
  Listado de Puertos
  Etiqueta
  Unidad 1 - Examen 1: Como configurar una dirección IP estática en la PC
  Glosario - Tipos de Redes
  Crucigrama - Terminos de Redes
  Las redes de computadoras son la columna vertebral...
Unidad II. Modelo de Referencia OSI y Protocolos
  Etiqueta
  2.1 Propósito y componentes del Modelo de Referencia OSI de ISO
  2.2 Nivel o Capa Aplicación
  2.3 Nivel o Capa Presentación
  2.4 Nivel o Capa de Sesión
  2.5 Nivel o Capa de Transporte
  2.6 Nivel o Capa de Red
  2.7 Nivel o Capa de Enlace Lógico de Datos
  2.8 Nivel o Capa Física
  2.9 Protocolo TCP/IP y componentes
  2.10 Direccionamiento IPv4
  2.11 Direccionamiento IPv6
  Resumen - ¿Qué es el modelo OSI?
  Resumen - Cabecera IP
  Resumen - Familia de protocolos de internet
  Etiqueta
  Unidad 2 - Actividad 1
  Unidad 2 - Actividad 2
  HTTP y HTTPS
  Unidad 2 - Actividad 3 - HTTP y HTTPS
  Telnet: ¿Qué es y cómo se activa?
  Unidad 2 - Actividad 4 - Conexión Telnet
  ¿Cómo funciona el SSH?
  Unidad 2 - Actividad 5 - Conexión SSH
  Uso de FileZilla Client
  Unidad 2 - Actividad 6 - Conexión FTP
  Uso de PHPMyAdmin
  Unidad 2 - Actividad 7 - Uso de PHPMyAdmin
  Uso de Putty para administrar MySQL
  Unidad 2 - Actividad 8 - Uso de Putty para administrar MySQL
  Etiqueta
  Unidad 2 - Foro 1 - Modelo OSI
  Unidad 2 - Foro 2 - ¿Que es TCP/IP y como funciona?
  Etiqueta
  Unidad 2 - Examen
  Sistemas de Conversión Numérica
  El Modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un...
Unidad III. Tecnologías de Redes
  Área de texto y medios
  3.1 Descripción general de la tecnología Ethernet
  3.2 Estándares y capas que componen Ethernet
  3.3 Trama o datagrama Ethernet
  3.4 Control de Acceso al Medio (MAC)
  3.5 Protocolo CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisión) y Métodos de Reenvío
  Área de texto y medios (copia)
  Unidad 3 - Tarea 1: Protocolos y Modelos (Consultar en Internet)
  Propósito de la capa física
  Unidad 3 - Tarea 2: Propósito de la capa física
  Características de la capa física
  Unidad 3 - Tarea 3: Características de la capa física
  Topologías
  Unidad 3 - Tarea 4: Topologías
  Ethernet Switching
  Unidad 3 - Tarea 5: Ethernet Switching
  Unidad 3 - Tarea 6: Utilice Wireshark para examinar tramas de Ethernet
  Unidad 3 - Tarea 7: Simulación de una red Fast Ethernet
  Unidad 3 - Tarea 8: Simulación de una red Gigabit Ethernet
  Unidad 3 - Tarea 9: Simulación de una red WiFi
  Las tecnologías de redes han revolucionado la form...
Unidad IV: TIA-607
  Área de texto y medios
  4.- TIA-6O7 Tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios comerciales
  Requerimientos de puesta y conexiones a tierra para telecomunicaciones: Norma ANSI/TIA/EIA 607
  Puesta a tierra
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Barra de Tierras (TGB) para un Site de Telecomunicaciones
  Diferencias entre las diferentes tecnologías de sistemas de Tierra Física
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Foro 4 - TIA-607 Tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios comerciales
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
Unidad V: ANSI/TIA/EIA-568
  Área de texto y medios
  5.- ANSI/TIA/EIA-568 Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales
  Área de texto y medios
  Preguntas y Ejercicios
  Hacer nuestro propio cable de red directo
  Hacer nuestro propio cable de red directo cruzado
  Pruebas de conectividad de cables de red
  Hacer nuestro propio Jack
  Probador de cables de red directo casero
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Unidad 5 - Presentacion
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Como Ponchar, Crimpar Cable de Red RJ45 Ethernet DIRECTO y CRUZADO (Facil y Bien Explicado)
  Ensamble RJ45 hembra con UTP
  Como probar cable de RED y TELEFONICO
  DIFERENCIAS ENTRE CABLE DE RED DIRECTO Y CRUZADO 2020
  Área de texto y medios
  Power over Ethernet
  El estándar ANSI/TIA/EIA-568 es fundamental para g...
VI: Gestión de proyectos de cableado estructurado
  Área de texto y medios
  6.- Gestión de proyectos de cableado estructurado
  Área de texto y medios
  Instalacion de 2 cajas de red y tubería
  Test de Conectividad Ethernet y PoE
  Diseño de tu casa en Visio
  Diseño de un Laboratorio de Computo de la UAS
  Cuantificacion de Materiales
  Gestión de proyectos de cableado estructurado
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Foro 1 - Gestión de proyectos de cableado estructurado
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  Área de texto y medios
  La gestión de proyectos de cableado estructurado e...
Proyecto Final
  Área de texto y medios
  Proyecto FInal