Title: Instalacion de 2 cajas de red y tubería
Course: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo > Section: VI: Gestión de proyectos de cableado estructurado

Actividad: Instalacion de 2 Cajas de Red y Tubería

Trabajo en equipo

Material necesario:
- 2 Cajas de pared
- 2 Placas de pared de 4 o 2 puertos
- 4 Jacks RJ45
- 4 Plugs RJ45
- 1 Codo de 1 pulgada
- 2 Tramos de tubo de pvc de 1 pulgada
- 1 Caja de regsitro 13-19
- 1 Tapadera de registro
- 1 Conector de 1 pulgada
- 1 Cinta aislante
- 1 Mini arco para segueta de plastico
- 1 Probador de cables UTP
- 20 metros de cable UTP Cat5E o Cat6
- 1 Pinzas de impacto
- 1 Pinzas pelacables
- 1 Pinzas ponchadoras de plugs RJ45
- 1 Pinzas de corte diagonal
- 1 Juego de desarmadores de cruz y pala

Instrucciones de entrega: Para la evaluación de esta actividad deberás realizar la grabación un video, en este video explicaras cada uno de los pasos que estas realizando, al final deberás subirlo al tu canal de youtube. La URL del video deberás pegarla en este apartado para que pueda ser visualizada por tu profesor, asi mismo pondras los nombres de los integrantes.