Title: Probador de cables de red directo casero
Course: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo > Section: Unidad V: ANSI/TIA/EIA-568

Ya sea instalando un nuevo cable o reparando un cable anterior, la comprobación de cableado de redes Ethernet tiene un papel importante en el proceso. Las comprobaciones comunes para cableado de datos de comunicación incluyen longitud, mapa de cableado, atenuación, NEXT, resistencia al bucle CC, y pérdida de retorno.

Al desarrollarse las redes, lo hacen también las infraestructuras de cableado, para poder darles soporte. Continuamente se desarrollan nuevos estándares de cableado de redes con el fin de proporcionar directrices a los profesionales del cableado sobre la instalación, la comprobación, la resolución de problemas y la certificación, tanto de cobre como de redes de cable de fibra óptica. Ya sea 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T, hay requisitos específicos y posibles trampas al implementar estas tecnologías. Con la introducción de 10GBASE-T, llega a ser aún más esencial estar al tanto de los últimos progresos en el cableado Ethernet y la comprobación de este.

La comprobación de cableado de redes proporciona un nivel de garantía que los enlaces de cableado instalados proporcionan la capacidad deseada para admitir la comunicación de datos deseada por los usuarios.

Ya sea instalando un nuevo cable o reparando un cable anterior, la comprobación de cableado de redes Ethernet tiene un papel importante en el proceso. Las comprobaciones comunes para cableado de datos de comunicación incluyen longitud, mapa de cableado, atenuación, NEXT, resistencia al bucle CC, y pérdida de retorno.

Al desarrollarse las redes, lo hacen también las infraestructuras de cableado, para poder darles soporte. Continuamente se desarrollan nuevos estándares de cableado de redes con el fin de proporcionar directrices a los profesionales del cableado sobre la instalación, la comprobación, la resolución de problemas y la certificación, tanto de cobre como de redes de cable de fibra óptica. Ya sea 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T, hay requisitos específicos y posibles trampas al implementar estas tecnologías. Con la introducción de 10GBASE-T, llega a ser aún más esencial estar al tanto de los últimos progresos en el cableado Ethernet y la comprobación de este.

La comprobación de cableado de redes proporciona un nivel de garantía que los enlaces de cableado instalados proporcionan la capacidad deseada para admitir la comunicación de datos deseada por los usuarios.

Materiales:

  - 2 Jacks RJ45
  - 30 cm de cable UTP
  - 4 Leds Rojos de 1.8 Volts
  - 4 Resistencias de 200 Ohms
  - 1 Bateria de 9 Volts
  - 1 Apagador
  - 1 Conector de clip de batería de 9 V
  - 1 Cinta aislante
  - 1 Cautin
  - 1 Soldadura
  - 1 Pasta de soldadura en lata
  - 1 Lente de seguridad transparente

Actividad:
Paso 1: Pelar el cable
Paso 2: Hacer el Jack RJ45 en la configuracion B en ambos cables
Paso 3: Soldar el cable Blanco-Naranja al Positivo (+) al polo Positivo (+) de la Resistencia de 220 Ohms
Paso 4: Soldar el polo Negativo (-) de la Resistencias de 220 Ohms al Positivo (+) del Led Rojo de 1.8 Volts
Paso 5: Soldar el Negativo (-) del Led al cable Naranja
Paso 6: Del otro extremo pelar los cuatro cables de color blanco y soldarlos todos ya que estos seran el Postivo (+) y seran conectados al Apagador el cual debe de ir conectado a la Bateria de 9 Volts en el polo Positivo (+)
Paso 7: Pelar los cuatro cables de color y soldarlos todos ya que estos seran el Negativo (-) y seran conectados a la Bateria de 9 Volts en el polo Negativo (-)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=djbaZUZhAyc

Instrucciones: Para la evaluación de esta actividad, deberás crear un video en el que expliques cada uno de los pasos que realizas. Al finalizar, sube el video a tu canal de YouTube. Luego, copia la URL del video y pégala en el área designada para que tu profesor pueda visualizarlo.