Title: 2.8 Nivel o Capa Física
Course: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo > Section: Unidad II. Modelo de Referencia OSI y Protocolos

Pila OSI.

En las siete capas del modelo OSI de la red informática,​ el nivel físico o capa física (Capa 1) se refiere a las transformaciones que se le hacen a la secuencia de bits para transmitirlos de un lugar a otro. Esta capa puede ser implementada por un PHY. Siempre los bits se manejan dentro del PC como niveles eléctricos. Por ejemplo, puede decirse que en un punto del cable existe un 1 cuando hay presente un determinado nivel de voltaje y un cero cuando su nivel es de 0 voltios. Cuando se transmiten los bits siempre se transforman en otro tipo de señales de tal manera que en el punto receptor puede recuperar la secuencia de bits originales.

La Capa Física o Nivel 1 proporciona los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas.^2​

Medios de transmisión

El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de comunicación.

Las transmisiones se realizan habitualmente empleando medios físicos y ondas electromagnéticas, las cuales se vuelven susceptibles al ser transmitidas por el vacío.

Entramado

La capa física le proporciona servicios a la capa de enlaces de datos con el objetivo que esta le proporcione servicios a la capa de red. La capa física recibe un flujo de bits e intenta enviarlo al destino, no siendo su responsabilidad entregarlos libre de errores. La capa de enlace de datos es la encargada de detectar y corregir los errores. Los errores pueden consistir en una mayor o menor cantidad de bits recibidos o diferencias en los valores que se emitieron y en los que se recibieron.

Un método común de detección de errores es que la capa de enlace de datos separe el flujo en tramas separadas y que realice la suma de verificación de cada trama. Cuando una trama llega a su destino se recalcula la suma de verificación. Si es distinta de la contenida en la trama es porque ha ocurrido un error y la capa de enlace debe solucionarlo.

Funciones y servicios de la capa

Las principales funciones y servicios realizados por la capa física son:

- Envío bit a bit entre nodos
- Proporcionar una interfaz estandarizada para los medios de transmisión físicos, incluyendo:
  - Especificaciones mecánicas de los conectores eléctricos y cables, por ejemplo longitud máxima del cable
  - Especificación eléctrica de la línea de transmisión, nivel de señal e impedancia
  - Interfaz radio, incluyendo el espectro electromagnético, asignación de frecuencia y especificación de la potencia de señal, ancho de banda analógico, etc.
  - Especificaciones para IR sobre fibra óptica o una conexión de comunicación wireless mediante IR
- Modulación
- Codificación de línea
- Sincronización de bits en comunicación serie sincrónica
- Delimitación de inicio y final, y control de flujo en comunicación serie asíncrona
- Multiplexación de Conmutación de circuitos
- Detección de portadora y detección de colisión utilizada por algunos protocolos de acceso múltiple del nivel 2
- Ecualización, filtrado, secuencias de prueba, conformación de pulso y otros procesados de señales de las señales físicas

La capa física se ocupa también de:

- Configuración de la línea punto a punto, multipunto o punto a multipunto
- Topología física de la red, por ejemplo en bus, anillo, malla o estrella
- Comunicación serie o paralela
- Modo de transmisión Simplex, half duplex o full duplex

https://www.youtube.com/watch?v=xqox2pk8nJs&pp=ygULY2FwYSBmaXNpY2E%3D