Title: Comparación entre hipervisores tipo 1 y tipo 2
Course: 2025 - LISI - Virtualizacion 2-2 > Section: Fundamentos de la Virtualización

🎥 Actividad: Comparación entre hipervisores tipo 1 y tipo 2

Descripción:

El estudiante realizará una investigación comparativa entre los hipervisores tipo 1 (bare-metal) y tipo 2 (hosted), explicando sus diferencias, ventajas, desventajas y ejemplos representativos. El resultado será presentado en formato de video, el cual deberá ser subido al canal personal de YouTube del estudiante.

Objetivo de la actividad:

Desarrollar la capacidad de análisis técnico y comunicación audiovisual para explicar conceptos clave de virtualización, fomentando el uso de recursos digitales para la divulgación de conocimientos.

Instrucciones:

1. Investiga sobre los hipervisores tipo 1 y tipo 2, incluyendo:
  - Definición y funcionamiento.
  - Ejemplos comunes (Tipo 1: VMware ESXi, Xen, Hyper-V; Tipo 2: VirtualBox, VMware Workstation).
  - Ventajas y desventajas de cada tipo.
  - Casos de uso recomendados.
2. Elabora un guion técnico para tu video, asegurándote de cubrir los puntos anteriores.
3. Graba un video explicativo donde presentes la comparación de forma clara, ordenada y con apoyo visual (puedes usar diapositivas, esquemas, capturas de pantalla, etc.).
4. Sube el video a tu canal de YouTube (puede ser público o no listado).
5. Comparte el enlace del video en Moodle en el espacio correspondiente a esta actividad.

Recomendaciones para el video:

- Duración sugerida: 5 a 8 minutos.
- Usa herramientas como OBS Studio, PowerPoint con narración, Canva Video o grabación de pantalla.
- Asegúrate de que el audio sea claro y el contenido visual sea legible.
- Puedes incluir ejemplos prácticos o simulaciones si lo deseas.

Criterios de evaluación:

Criterio | Puntos
Claridad en la explicación técnica | 25
Precisión en la comparación entre hipervisores | 25
Calidad visual y auditiva del video | 20
Uso de ejemplos y recursos gráficos | 20
Presentación en tiempo y formato correcto | 10
Total | 100