Title: Hipervisores: VMware, VirtualBox, KVM
Course: 2025 - LISI - Virtualizacion 2-2 > Section: Fundamentos de la Virtualización

🧠 Hipervisores: VMware, VirtualBox y KVM

🔹 ¿Qué es un hipervisor?

Un hipervisor es una capa de software que permite ejecutar múltiples sistemas operativos sobre una misma máquina física, creando máquinas virtuales (VMs) que comparten los recursos del hardware.

Existen dos tipos principales:

- Tipo 1 (bare-metal): se ejecuta directamente sobre el hardware.
- Tipo 2 (hosted): se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión.

🔸 1. VMware

🛠 Tipos:

- VMware ESXi (Tipo 1)
- VMware Workstation / Player (Tipo 2)

📌 Características:

- Alto rendimiento y estabilidad.
- Muy usado en entornos empresariales.
- Soporte para snapshots, redes virtuales avanzadas y migración de VMs.
- Interfaz profesional y herramientas de administración robustas.

✅ Ventajas:

- Excelente soporte técnico.
- Integración con soluciones de nube y almacenamiento.

⚠️ Desventajas:

- Licencias costosas (en versiones comerciales).
- Requiere hardware compatible para ESXi.

🔸 2. VirtualBox

🛠 Tipo:

- Tipo 2 (hosted)

📌 Características:

- Gratuito y de código abierto.
- Compatible con Windows, Linux y macOS.
- Fácil de instalar y usar.
- Soporta múltiples formatos de disco virtual (VDI, VMDK, etc.).

✅ Ventajas:

- Ideal para estudiantes y entornos de prueba.
- Buen soporte para extensiones (USB, red, carpetas compartidas).

⚠️ Desventajas:

- Menor rendimiento comparado con hipervisores tipo 1.
- No recomendado para producción empresarial.

🔸 3. KVM (Kernel-based Virtual Machine)

🛠 Tipo:

- Tipo 1 (integrado en el kernel de Linux)

📌 Características:

- Parte del kernel de Linux desde la versión 2.6.20.
- Utiliza QEMU como interfaz de emulación.
- Soporta virtualización completa con hardware compatible (Intel VT-x, AMD-V).

✅ Ventajas:

- Alto rendimiento y eficiencia.
- Integración nativa en sistemas Linux.
- Ideal para servidores y entornos empresariales.

⚠️ Desventajas:

- Requiere conocimientos técnicos para configuración avanzada.
- Menos amigable para usuarios principiantes.

📊 Comparación General

Característica | VMware ESXi | VirtualBox | KVM (Linux)
Tipo de hipervisor | Tipo 1 / Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 1
Rendimiento | Alto | Medio | Alto
Facilidad de uso | Alta (Workstation) | Muy alta | Media
Costo | Comercial / Gratis | Gratuito | Gratuito
Uso recomendado | Empresarial | Académico / pruebas | Servidores Linux