Title: Aplicaciones Prácticas y Proyecto Final
Course: 2025 - LISI - Virtualizacion 2-2

En esta unidad se integran los conocimientos adquiridos sobre virtualización y contenedores para desarrollar un proyecto final utilizando Docker sobre Debian Linux. Se abordará el despliegue de aplicaciones web en contenedores, la simulación de arquitecturas de microservicios, y el monitoreo del entorno virtualizado mediante herramientas como Portainer o Grafana.

Los estudiantes evaluarán el rendimiento y la seguridad de sus soluciones, documentarán el proceso de implementación y presentarán sus proyectos. Esta unidad representa el cierre práctico de la materia, consolidando habilidades técnicas y metodológicas en entornos virtualizados modernos.

Temas específicos:

- Despliegue de aplicaciones web en contenedores.
- Simulación de microservicios.
- Monitoreo con herramientas como Portainer o Grafana.
- Evaluación de rendimiento y seguridad.

Actividades prácticas:

- Desarrollo de un proyecto final en equipos.
- Documentación del entorno virtualizado.
- Presentación del proyecto.

Criterios de evaluación:

- Proyecto final (50%)
- Documentación técnica (30%)
- Presentación y defensa (20%)

Con el cierre de esta unidad, el estudiante habrá consolidado todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicándolos en el desarrollo de un proyecto integrador que simula una infraestructura moderna basada en contenedores. A través del despliegue de aplicaciones, la simulación de microservicios y el monitoreo del entorno virtualizado, se habrá enfrentado a desafíos reales de implementación, seguridad y rendimiento.

Este proyecto final no solo demuestra el dominio técnico de herramientas como Docker sobre Debian Linux, sino también la capacidad de planificar, documentar y presentar soluciones tecnológicas completas. El estudiante estará preparado para aplicar estas competencias en entornos profesionales, contribuyendo al diseño y gestión de sistemas virtualizados eficientes y escalables.