Title: Practica 6 - LCD con Ultrasonico
Course: 2025 - LISI - Sistemas Digitales 2-3 > Section: Circuitos Arduino

La actividad se realizará en Tinkercad en la siguiente liga:  Practica 6 - LCD con Ultrasonico-

Objetivo: Utilizar una pantalla LCD para mostrar la distancia medida por un sensor ultarsonico HC-SR04

Notas:

- Buscar como usar el sensor HC-SR04 para su implementación.
- En el apartado de "Ejemplos de Sesión" en tinkercad encontraran los circuitos y códigos que se mostraron para el uso de las pantallas LCD con o sin comunicación I2C.
- El HC-SR04, lo encuentran en tinkercad con el nombre de ultrasonic distance sensor.
- En diagrama de conexiones solo viene la referencia para el HC-SR04

Diagrama de conexiones: