Title: TAREA - Práctica 8 Núcleo redundante con OSPF
Course: 2025 - LISI - Redes Avanzadas 4-1 y 4-2 > Section: Unidad 1

Núcleo redundante con OSPF

Escenario:

- 2 routers 1941 como núcleo interconectados (backbone redundante).
- 2 LANs conectadas, cada una a un router.

Tareas:

1. Configurar OSPF en ambos routers.
2. Comprobar conectividad entre PCs de distintas LANs.
3. Apagar un router y verificar que la comunicación sigue activa.

Objetivo: Mostrar la tolerancia a fallas en el núcleo de red.