Title: 2- Ingreso al dominio dns w10
Course: 2025 - LISI - Redes Avanzadas 4-1 y 4-2 > Section: Unidad 3 (4-1 LISI)

Debemos tener en cuenta que las 2 MV deben tener el daptador de red como RED INTERNA y el nombre en ambas debe ser igual lanuas

configurar la ip del servidor

Direccion ip: 192.168.10.1

Máscara de subred: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.254

Agregamos la ip a la computadora con windows 10 ipV4

Direccion ip: 192.168.10.2

Máscara de subred: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.254

DNS: 192.168.10.1

-Desactivamos en ambas MV desactivamos el firewall de windows defender
-Hacemos ping del servidor a la pc y viceversa

Agregamos el active directory con los siguientes pasos:
-Manage / Add Roles and Features(agregar roles y características)
-Dejamos la casilla marcada por default
-Seleccionamos el server donde vamos a instalar active directory
-Activamos la casilla donde diga Active Directory Domain Services
-Agregamos la características e instalamos y esperamos que se instale.

Después en el icono de la bandera enseguida de MANAGE y hacemos clic donde dice promover el servidor a controlador de dominio
-Seleccionamos la opción de Add a new Forest o 3er opción
-vamos a escribir el dominio con el cual trabajaremos fimaz.uas
-Agregamos la misma contraseña que usamos para entrar al servidor (esta contraseña es para restablecer active directory en cuestión de algún problema)
-Desactivamos la opción de crear DNS delegation
-Esperamos que nos aparezca el nombre del dominio correcto si es así continuamos con instalar

Se reinicia el servidor y entramos como administrador ahora al servidor

captura de las ip en ambos equipos
Captura de ping exitoso
Captura del local server manager