Title: 8- Seguridad en contraseñas
Course: 2025 - LISI - Redes Avanzadas 4-1 y 4-2 > Section: Unidad 3 (4-2 LISI)

Continuamos hoy con la seguridad en contraseñas para el usuario, creando una política exclusiva para solo RH por el momento.

Creamos una política como anteriormente lo hemos realizado.
Por siguiente editamos y buscamos en
computer configuration/windows setting/security settings/account policies/Password policy

Vamos habilitar solo 2 opciones,
-Longitud mínimo de contraseña (12 caracteres)
-Complejidad requerida para la contraseña

Una vez realizado estos pasos, cambiar la contraseña del usuario de RH por Fimazredes123. y no marcar la casilla donde se debe cambiar la contraseña al momento de iniciar sesión

(Reiniciar la computadora si es necesario)

Una vez reiniciada favor de hablar al profesor para que el, ingrese la contraseña y validar los requerimientos.

Evidencia: