Title: Comparación entre protocolos de enrutamiento interior y exterior
Course: 2025 - LISI - Redes Avanzadas 3-3 > Section: Fundamentos de Redes Modernas

🧭 Comparación entre Protocolos de Enrutamiento Interior y Exterior

Aspecto | IGP (Interior Gateway Protocol) | EGP (Exterior Gateway Protocol)
Ámbito de uso | Dentro de un sistema autónomo (AS), como una empresa o campus | Entre sistemas autónomos (AS), como ISPs o grandes redes
Ejemplos de protocolos | RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS | BGP (Border Gateway Protocol)
Escalabilidad | Limitada a redes pequeñas o medianas | Alta, diseñado para redes globales como Internet
Convergencia | Rápida (especialmente en OSPF y EIGRP) | Más lenta, pero estable y controlada
Métrica utilizada | Saltos, ancho de banda, costo | Políticas y atributos (AS_PATH, LOCAL_PREF, etc.)
Administración de rutas | Automática, basada en métricas | Manual o basada en políticas definidas por el administrador
Complejidad | Menor, más fácil de configurar | Mayor, requiere planificación y conocimiento avanzado
Control de tráfico | Limitado | Avanzado, permite control detallado del flujo entre AS
Seguridad | Básica | Más robusta, con opciones de filtrado y validación de rutas

🧠 Resumen conceptual

- IGP se usa para enrutamiento interno, donde la prioridad es la rapidez y simplicidad.
- EGP, especialmente BGP, se usa para enrutamiento entre organizaciones, donde se requiere control, estabilidad y escalabilidad.

📌 Ejemplo práctico

- Una universidad usa OSPF para conectar sus edificios y servidores.
- Esa misma universidad usa BGP para conectarse a su proveedor de Internet y anunciar sus bloques IP.