Title: Practica 10
Course: 2025 - LISI - Optativa VI Automatizacion y Control 4-1 y 4-2 > Section: Practicas Ethernet

Mostrar la lectura de un sensor mediante una pagina web en tiempo real (no debe haber refresh en la pagina)

Mostrar la lectura de un sensor mediante una pagina web en tiempo real (no debe haber refresh en la pagina)