Title: Practica 1
Course: 2025 - LISI - Optativa VI Automatizacion y Control 4-1 y 4-2 > Section: Entrega de practicas

Realizar 3 secuencias de LED's distintas. (mínimo 5 leds)

Cada una se activará con una palabra clave mediante el monitor serie.

*Escribir un programa utilizando la librería JSerialComm para controlar el protoboard.

Subir el código utilizado y un video del protoboard en funcionamiento.

Realizar 3 secuencias de LED's distintas. (mínimo 5 leds)

Cada una se activará con una palabra clave mediante el monitor serie.

*Escribir un programa utilizando la librería JSerialComm para controlar el protoboard.

Subir el código utilizado y un video del protoboard en funcionamiento.