Title: Examen Unidad 2
Course: 2025 - LISI - Fisica 1-3 > Section: Unidad 2: Temas de Estatica

Rango de horario: de desde el día 25 de octubre hasta las 11.50 p.m del 27 de octubre del presente año.
Tiempo para terminar el examen: 60 minutos. (el examen cierra 11.50 p.m. independientemente de que hora iniciaron el examen)

Deberán enviar foto de sus procedimientos a la actividad que se habilitara después de realizar el examen, en margen no mayor de 20 minutos.

Event: Examen Unidad 2 abre