Title: Semestral 2020-2021
Course: 2025 - LISI - Fisica 1-3 > Section: Unidad 4: Electricidad y Circuitos Basicos

El examen estará disponible para el día 17 de enero de 2022, con horario de 09:30 a 20:00 horas.

NOTA: el examen cierra a esa hora, así que deberán considerar iniciar el examen con bastante antelación. Ejemplo: independientemente si inician el examen a  las 19:50 hras, esté se cerrará a las 20:00 hrs.

NO habrá oportunidad en otro día ni en otro horario.

Contraseña: exa22
Tiempo limite: 110 minutos.