Title: Estructura de reporte de practicas
Course: 2025 - LISI - Automatizacion y Control 3-1

Redactar un reporte de practica con los siguientes elementos:

Título: Un nombre descriptivo para la práctica.

Objetivo: Lo que se pretende lograr o demostrar con la práctica.

Materiales y Equipos: Un listado de los componentes utilizados (placa Arduino, sensores, actuadores, cables, etc.).

Marco Teórico (recomendado): Breve explicación de los conceptos clave (ej. qué es un sensor, cómo funciona un LED, etc.).

Procedimiento/Metodología: Descripción detallada de los pasos seguidos para realizar el montaje y la programación.

Esquema de Circuito: Un diagrama claro del montaje (puede ser una imagen de un software de simulación como Fritzing, Tinkercad o un dibujo a mano alzada escaneado).

Código (Sketch + Software de control): El código de Arduino  y el código del software de control utilizado, comentado para explicar su funcionamiento.

Resultados: Descripción de lo observado durante la ejecución de la práctica, incluyendo datos, tablas o figuras relevantes.

Análisis de Resultados: Comparación de los resultados obtenidos con los esperados teóricamente y discusión de posibles errores o variaciones.

Conclusiones: Un resumen de los aprendizajes clave y si se cumplieron los objetivos planteados.

Referencias Bibliográficas: Fuentes consultadas para la realización del informe.

*Cada elemento del reporte tiene un porcentaje ponderativo de la evualuación de la práctica.