Title: UNIDAD V - STP CONCEPTS
Course: 2025 - LISI - Administracion de Redes 2-1 y 2-2

Una red de nivel 2 bien diseñada tendrá conmutadores y rutas redundantes para garantizar que si un conmutador se apaga, otra ruta a otro conmutador esté disponible para reenviar datos. Los usuarios de la red no experimentarían ninguna interrupción del servicio. La redundancia en un diseño de red jerárquica soluciona el problema de un solo punto de falla, pero puede crear un tipo diferente de problema llamado bucles de Capa 2.

¿Qué es un bucle? Imagina que estás en un concierto. El micrófono del cantante y el altavoz amplificado pueden, por diversas razones, crear un bucle de retroalimentación. Lo que se oye es una señal amplificada del micrófono que sale del altavoz que luego es recogido de nuevo por el micrófono, amplificado más y pasado de nuevo a través del altavoz. El sonido rápidamente se vuelve muy fuerte, desagradable y hace que sea imposible escuchar música real. Esto continúa hasta que se corta la conexión entre el micrófono y el altavoz.

Un bucle de capa 2 crea un caos similar en una red. Puede suceder muy rápidamente y hacer imposible el uso de la red. Hay algunas formas comunes de crear y propagar un bucle de Capa 2. El protocolo de árbol de expansión (STP) está diseñado específicamente para eliminar los bucles de capa 2 en la red. Este módulo analiza las causas de los bucles y los diversos tipos de protocolos de árbol de expansión.