Title: Por defecto en 2025LIRdC11
Course: 2025 - LI - Redes de Computadoras 1-1

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto 2025LIRdC11.

Feedback shared by this category's questions, if right: Su respuesta es correcta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Su respuesta es parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Su respuesta es incorrecta.

Q: ¿Cuál es la norma que regula el cableado estructurado en América del Norte?
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEEE 802.3
- TIA/EIA-606
A: ANSI/TIA-568

Q: ¿Qué tipo de conector se utiliza comúnmente con cableado de par trenzado?
- RJ-11
- RJ-54
- RJ-45
- RJ-48
A: RJ-45

Q: ¿Selecciona las 2 categorías de cable UTP permite velocidades de hasta 1 Gbps hasta 100 metros?
- Cat 3
- Cat 5
- Cat 5e
- Cat 6
A: Cat 5e; Cat 6

Q: ¿Cuál es la finalidad de las normas de cableado estructurado?
- Asegurar la compatibilidad con dispositivos móviles
- Aumentar la velocidad de internet
- Estandarizar instalaciones para garantizar rendimiento y orden
- Garantizar la conectividad inalámbrica
A: Estandarizar instalaciones para garantizar rendimiento y orden

Q: ¿Cuál es la distancia máxima recomendada para el cableado según la norma TIA/EIA-568?
- 50 Metros
- 100 Metros
- 150 Metros
- 200 Metros
A: 100 Metros

Q: ¿Cuántos pares trenzados contiene un cable UTP estándar?
- 2
- 4
- 6
- 8
A: 4

Q: ¿Qué estándar de conexión UTP es más usado en redes LAN: T568A o T568B?
A: T568B

Q: ¿Cuántos hilos tiene un cable UTP estándar?
- 6
- 10
- 8
- 12
A: 8

Q: El UTP es más costoso que la fibra óptica
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: El cable UTP puede transmitir tanto datos como voz
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: Cuál es el orden correcto de los colores de los hilos en un conector RJ-45 según el estándar T568B
- 1 | Blanco/Naranja
- 2 | Naranja
- 3 | Blanco/Verde
- 4 | Azul
- 5 | Blanco/Azul
- 6 | Verde
- 7 | Blanco/Cafe
- 8 | Cafe
If right: Su respuesta 1es correcta.

Q: Relaciona el componente con su función:
- Conector de red usado con UTP | RJ-45
- Organiza múltiples cables UTP | Patch Panel
- Norma de conexión de colores | T568B
- Cable para velocidades de hasta 10 Gbps | Cat 6

Q: ¿Cuál es la diferencia principal entre las normas T568A y T568B?
- El tipo de conector
- El grosor del cable
- El orden de los colores de los hilos
- La velocidad de transmisión
A: El orden de los colores de los hilos

Q: ¿Cuál es el color del hilo número 4 según el estándar T568B?
- Azul
- Blanco/Naranja
- Verde
- Marrón
A: Azul

Q: ¿Cuál es el color del hilo número 7 según el estándar T568B?
- Naranja
- Cafe
- Blanco/Cafe
- Verde
A: Blanco/Cafe