Title: Estructura Selectiva 4. (Solución)
Course: 2025 - LI - Programacion Estructurada 1-1 y 1-2

Haga un programa que permita seleccionar la opción (solo una), de calcular el volumen y el área superficial de:

a)     Un cubo

                Vol = L3

                ASup = 6 L2

b)     Un paralelepípedo rectángulo.

                Vol = abc

                ASup = 2(ab+ac+bc)

c)     Una esfera de radio r.

                Vol = 4/3 π r3

                ASup =  4 π r2

d)     Un cilindro circular recto.

                Vol = π r2 h

                ASup = 2 π r h

 Vídeo mostrando una alternativa de solución al programa del problema planteado.