Title: Por defecto en 2025LIFdBdD11
Course: 2025 - LI - Fundamentos de Bases de Datos 1-1

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto 2025LIFdBdD11.

Feedback shared by this category's questions, if right: Su respuesta es correcta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Su respuesta es parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Su respuesta es incorrecta.

Q: 1. ¿Qué es un sistema de información (SI)?
- Un software que permite gestionar bases de datos
- Un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan y distribuyen información
- Un tipo de base de datos que almacena información de forma estructurada
- Un lenguaje de programación para bases de datos
A: Un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan y distribuyen información

Q: 2. ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema de información?
- Hardware, software, datos, personas y procesos
- Redes, hardware, internet y servidores
- Software, hardware, clientes y bases de datos
- Algoritmos, software, servidores y datos
A: Hardware, software, datos, personas y procesos

Q: 3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una base de datos?
- Un sistema de almacenamiento en la nube
- Un conjunto de documentos digitales
- Una colección organizada de datos accesible electrónicamente
- Un servidor de archivos independiente
A: Una colección organizada de datos accesible electrónicamente

Q: 4. ¿Cuál es el objetivo principal de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)?
- Organizar archivos en carpetas
- Facilitar la gestión, recuperación y actualización de datos
- Generar informes automáticamente
- Crear redes de comunicación
A: Facilitar la gestión, recuperación y actualización de datos

Q: 5. ¿Qué lenguaje se usa en bases de datos relacionales para definir y manipular datos?
- Python
- HTML
- SQL
- Java
A: SQL

Q: 6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de diseño de una base de datos?
- Elegir un software adecuado para la base de datos
- Definir la estructura lógica y física de la base de datos
- Determinar el hardware necesario para la base de datos
- Seleccionar el lenguaje de programación más eficiente
A: Definir la estructura lógica y física de la base de datos

Q: 7. ¿Cuál es la primera fase en el proceso de diseño de bases de datos?
- Diseño lógico
- Implementación y optimización
- Recogida y análisis de requisitos
- Diseño físico
A: Recogida y análisis de requisitos

Q: 8. ¿Qué se busca en la fase de recogida y análisis de requisitos?
- Identificar necesidades y expectativas de los usuarios
- Crear índices y rutas de acceso a los datos
- Optimizar la ejecución de consultas
- Elegir el software de base de datos
A: Identificar necesidades y expectativas de los usuarios

Q: 9. ¿Qué técnica se aplica en la fase de diseño lógico para mejorar la estructura de la base de datos?
- Virtualización
- Indexación
- Normalización
- Encriptación
A: Normalización

Q: 10. ¿Qué es el procesamiento de consultas en un SGBD?
- Un mecanismo para aumentar la seguridad de los datos
- Un proceso que optimiza el almacenamiento de información
- Un conjunto de actividades para extraer información de manera eficiente
- Un procedimiento para eliminar datos duplicados en la base
A: Un conjunto de actividades para extraer información de manera eficiente