Title: Actividad 09 - Análisis de un Ataque Cibernético Histórico
Course: 2025 - LI - Ciberseguridad 2-1 y 2-2 > Section: UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD

Tipo de actividad: Tarea individual
Formato de entrega: Documento PDF

Instrucciones:

1. Investiga un caso de guerra cibernética diferente a Stuxnet. Algunas opciones pueden ser:
  - Ataque a Sony Pictures (2014): Hackeo atribuido a Corea del Norte como represalia por una película.
  - NotPetya (2017): Ataque atribuido a Rusia, que afectó infraestructuras globales.
  - Ataque al oleoducto Colonial Pipeline (2021): Ransomware que paralizó el suministro de combustible en EE.UU.
  - Ataques a Ucrania (2015 y 2022): Hackeos que dejaron sin electricidad a miles de personas y ataques en la guerra actual.
2. Desarrolla un informe en el que incluyas:
  - Descripción del ataque: ¿Qué ocurrió y qué sistemas fueron afectados?
  - Objetivos del atacante: ¿Qué se pretendía lograr con este ataque?
  - Métodos y técnicas utilizadas: Explica las estrategias empleadas en el ataque.
  - Impacto y consecuencias: Tanto económicas como sociales y políticas.
  - Medidas de defensa y prevención: ¿Cómo se podría haber mitigado el daño?
3. Entrega tu análisis en un documento PDF o una presentación en PowerPoint.

📌 Criterios de evaluación:
✔ Claridad en la descripción del ataque (20%)
✔ Análisis de los objetivos y técnicas usadas (20%)
✔ Evaluación del impacto del ataque (20%)
✔ Propuestas de defensa y prevención (20%)
✔ Presentación clara y visualmente atractiva (20%)

Tipo de actividad: Tarea individual
Formato de entrega: Documento PDF

Instrucciones:

1. Investiga un caso de guerra cibernética diferente a Stuxnet. Algunas opciones pueden ser:
  - Ataque a Sony Pictures (2014): Hackeo atribuido a Corea del Norte como represalia por una película.
  - NotPetya (2017): Ataque atribuido a Rusia, que afectó infraestructuras globales.
  - Ataque al oleoducto Colonial Pipeline (2021): Ransomware que paralizó el suministro de combustible en EE.UU.
  - Ataques a Ucrania (2015 y 2022): Hackeos que dejaron sin electricidad a miles de personas y ataques en la guerra actual.
2. Desarrolla un informe en el que incluyas:
  - Descripción del ataque: ¿Qué ocurrió y qué sistemas fueron afectados?
  - Objetivos del atacante: ¿Qué se pretendía lograr con este ataque?
  - Métodos y técnicas utilizadas: Explica las estrategias empleadas en el ataque.
  - Impacto y consecuencias: Tanto económicas como sociales y políticas.
  - Medidas de defensa y prevención: ¿Cómo se podría haber mitigado el daño?
3. Entrega tu análisis en un documento PDF o una presentación en PowerPoint.

📌 Criterios de evaluación:
✔ Claridad en la descripción del ataque (20%)
✔ Análisis de los objetivos y técnicas usadas (20%)
✔ Evaluación del impacto del ataque (20%)
✔ Propuestas de defensa y prevención (20%)
✔ Presentación clara y visualmente atractiva (20%)