Title: Examen de rescate (matutino)
Course: 2025 - LI - Bases de Datos Emergentes 2-1 y 2-2 > Section: Examen Ordinario

Descargar el archivo adjunto e importarlo en su servidor MongoDB. (el archivo está aquí).

El examen contiene preguntas teóricas y preguntas prácticas.

Instrucciones para responder las preguntas prácticas:

- Realizar la consulta descrita en la pregunta
- Subir una captura de pantalla (no foto de celular) mostrando el comando o comandos utilizados para la consulta y el resultado de la misma.
- Si no se cumplen dichos requisitos, la pregunta será invalidada.

Event: Examen de rescate (matutino) opens