Title: Actividad 03 - Cuadro Descriptivo de Plataformas de Virtualización
Course: 2025 -LI - Administracion de Redes 2-1 y 2-2 > Section: UNIDAD XIII – VIRTUALIZACIÓN DE LA RED

Instrucciones:

1. Investigación: Investiga detalladamente las plataformas de virtualización mencionadas en los apartados 13.2 al 13.2.7 de la plataforma Netacad:
  - Virtual PC
  - VMware Workstation
  - Oracle VM VirtualBox
  - VMware Fusion
  - Mac OS X Parallels
2. Creación del Cuadro Descriptivo: Utiliza la información recopilada para elaborar un cuadro descriptivo que incluya los siguientes aspectos relevantes de cada plataforma:
  - Características Principales: Funcionalidades distintivas, propósito y ventajas clave.
  - Compatibilidad: Sistemas operativos soportados, requisitos mínimos y limitaciones.
  - Usos y Aplicaciones: Escenarios típicos de implementación, casos de uso destacados.
  - Comparativa de Rendimiento: Rendimiento, eficiencia y posibles limitaciones en recursos.
3. Presentación en Moodle: Entrega tu trabajo en formato digital en la plataforma Moodle. Sube el cuadro descriptivo en un archivo de texto, PDF. Asegúrate de incluir referencias o fuentes consultadas para respaldar la información presentada.
4. Fecha de Entrega: La entrega de la tarea deberá realizarse antes de la fecha límite establecida en el calendario de la materia.

Recuerda utilizar tus propias palabras para resumir la información encontrada y brindar una visión clara y objetiva de cada plataforma de virtualización.