Title: UNIDAD V - LAS REDES EN LA ACTUALIDAD
Course: 2025 - LI - Fundamentos de Redes LI 1-1 1-2

Esta es una dirección IPv4 de 32 bits de un equipo en una red: 11000000.10101000.00001010.00001010. Se muestra en binario. Esta es la dirección IPv4 del mismo equipo en decimal punteado: 192.168.10.10. ¿Con cuál prefieres trabajar? Las direcciones IPv6 son 128 bits. Para que estas direcciones sean más manejables, IPv6 utiliza un sistema hexadecimal de 0-9 y las letras A-F.

Como administrador de red, debe saber cómo convertir direcciones binarias en decimales punteados y decimales punteados en binarias. También necesitará saber cómo convertir decimal punteado en hexadecimal y viceversa. (Sugerencia: Todavía necesita sus habilidades de conversión binaria para que esto funcione).

OBJETIVO:

Calcule los números entre los sistemas decimales, binarios y hexadecimales.