Title: Examen Extraordinario
Course: 2025 - LI - Computo en la Nube 3-2

- El examen tiene una duración de 120 minutos.
- Intentos permitidos: 1
- Cantidad de preguntas: 40 (de opción múltiple)
- Método de calificación: Única